{"articles": [{"id": 8985, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/articles/ishemicheskiy-insult.html", "text": "  Ишемический инсульт или инфаркт мозга возникает из-за сужения кровеносного сосуда, снабжающего определенный участок мозга, в результате чего наступает отмирание ткани (инфаркт) участка мозга.  Ишемические инсульты в свою очередь разделяются на тромботические (просвет сосуда закрывает тромб) и нетромбатические (внезапный спазм сосуда).  Причины возникновения ишемического инсульта  В результате сильного стресса может наступить нарушение нервной регуляции сосудов и, как следствие, - внезапный стойкий их спазм, что в свою очередь приведет к отсутствию кислорода и питательных веществ в клетках мозга и их отмиранию (инфаркту мозга).   Имеет значение также изменение в самих сосудах: тромбы, атеросклеротические бляшки, утолщение стенок сосудов. При таких нарушениях инсульт бывает гораздо чаще. При некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой системы кровь застаивается в сосудах, что способствует повышенному тромбообразованию, а значит, и возникновению инсульта.  Проявления ишемического инсульта  Ишемический инсульт наблюдается чаще у лиц среднего и пожилого возраста, но иногда он может возникнуть и у молодых. Развитию его нередко предшествуют преходящие нарушения мозгового кровообращения (транзиторные ишемические атаки), которые проявляются в виде некоторых двигательных и чувствительных изменений.  Ишемический инсульт может развиться в любое время суток, но чаще – под утро или ночью. Иногда это бывает после эмоциональных или физических нагрузок, употребления алкоголя, приема горячей ванны и т.д.  Для ишемического инсульта характерно постепенное, в течение 2 – 3 дней, нарастание неврологических признаков, но иногда все эти симптомы возникают одномоментно и выражены очень ярко.  При ишемическом инсульте редко возникают симптомы поражения головного мозга в целом, обычно появляются признаки поражения того или иного участка мозга, и в зависимости от того, какие зоны там расположены, проявляются и симптомы заболевания. Это могут быть нарушения зрения, слуха, некоторых видов движений и т.д.  Лечение ишемического инсульта  Лечение ишемического инсульта тем эффективнее, чем раньше оно начато. Именно поэтому такие больные должны быть обязательно госпитализированы в специализированные отделения. Не подлежат госпитализации только тяжелые больные с нарушением сознания и основных жизненных функций (дыхания, кровообращения).   Лечение проводится сразу в нескольких направлениях:  неотложная помощь, направленная на устранение нарушений, связанных с поддержанием жизнедеятельности (лечение острых сердечно-сосудистых расстройств, нарушений дыхания, уменьшение отека головного мозга, высокой температуры тела, профилактика и лечение осложнений и т.д.) восстановление кровотока в зоне поражения (применяются медикаменты для растворения тромбов при тромботической природе инсульта, препараты, уменьшающие вязкость крови, сосудорасширяющие препараты, препараты, укрепляющие сосудистую стенку и т.д.) – все это особенно актуально в первые 3 часа, после 6 часов эта терапия становится неэффективной; с этой же целью применяются хирургические методы лечения – хирургическое восстановление микроциркуляции крови в пораженном участке мозга, в том числе путем реконструктивно-восстановительных операций на артериях, удаление тромба из кровеносного сосуда поддержание нормальной работы мозга (применяются препараты, уменьшающие токсическое воздействие продуктов распада тканей, восстанавливающие ткани и улучшающие обменные процессы в них) восстановительное лечение; делится на ближайшее восстановительное лечение (общеукрепляющие и дыхательные упражнения, массаж, занятия с логопедом, медикаментозное восстановительное лечение), период восстановления нарушенных функций (те же методы, но используемые более широко), период выздоровления (активный двигательный режим, лечебная гимнастика, физиотерапия) и период последствий нарушений мозгового кровообращения (правильный режим, активный образ жизни, регулярное наблюдение у врача) Профилактика ишемического инсульта  Профилактика инсульта –это правильный образ жизни и своевременное лечение сосудистых заболеваний, таких, как атеросклероз и гипертоническая болезнь.  Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у специалиста.", "title": "Ишемический инсульт"}, {"id": 8988, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/articles/kak-predotvratit-insult.html", "text": "Знайте свое артериальное давление Проверяйте его хотя бы раз в год. Если оно повышено - работайте вместе с вашим доктором, чтобы держать его под контролем. Высокое артериальное давление (гипертензия) является ведущей причиной инсульта.  Если верхнее число (ваше систолическое артериальное давление) постоянно выше 140 или если нижнее число (ваше диастолическое артериальное давление) постоянно выше 90, проконсультируйтесь с вашим врачом; Если ваш врач подтвердит, что у вас высокое артериальное давление, он может рекомендовать какие-то изменения в диете, регулярные физические упражнения или медикаментозную терапию. Лекарственная терапия артериальной гипертензии постоянно улучшается. При правильном подборе препаратов вы не будете испытывать побочных эффектов, и качество вашей жизни не пострадает. Узнайте, нет ли у вас мерцания предсердий Мерцание предсердий - это нерегулярные сердечные сокращения, нарушающие сердечную функцию и позволяющие крови застаиваться в некоторых отделах сердца. Кровь, которая не движется по телу, может сворачиваться. Сокращения сердца могут отделить часть тромба в общий кровоток, что может привести к нарушению мозгового кровообращения. Доктор может установить диагноз при тщательном исследовании вашего пульса. Мерцание предсердий может быть подтверждено электрокардиографией. При наличии у вас мерцания предсердий врач может предложить вам прием препаратов, уменьшающих свертываемость. Если вы курите, прекратите Курение удваивает риск инсульта. Как только вы прекратите курить, риск инсульта у вас начнет сразу же снижаться. Через пять лет риск развития инсульта у вас будет таким же, как у некурящих. Если вы употребляете алкоголь, делайте это умеренно Стакан вина или пива ежедневно может уменьшить риск развития у вас инсульта (если нет других причин избегать приема алкоголя). Избыточный прием алкоголя повышает риск развития инсульта. Помните, что алкоголь может взаимодействовать с принимаемыми вами лекарствами, и он опасен в больших дозах. Узнайте, нет ли у вас повышенного уровня холестерина Узнайте содержание холестерина у вас. Увеличение содержания холестерина повышает риск развития инсульта. Снижение уровня холестерина (если он был повышен) снижает риск развития инсульта. Снижения содержания холестерина у большинства людей удается добиться диетой, физическими упражнениями, и лишь у некоторых требуется медикаментозная терапия. Если у вас диабет, строго следуйте рекомендациям вашего врача для контроля диабета Часто диабет может контролироваться внимательным отношением к вашему питанию. Поработайте с вашим врачом и диетологом для создания программы питания, отвечающей вашим нуждам и вашему стилю жизни. Ваш доктор может предложить вам изменить стиль жизни и препараты, которые позволят вам контролировать ваш диабет. Наличие диабета повышает риск развития инсульта, но контролируя состояние диабета, вы можете снизить риск развития инсульта. Используйте физические упражнения для повышения вашей активности в обычной жизни. Ежедневно занимайтесь физическими упражнениями Ежедневная прогулка в течение 30 мин. может улучшить состояние вашего здоровья и снизить риск инсульта. Прогуливайтесь с друзьями, это может перейти в привычку. Если вам не нравятся прогулки, выберите другие виды физической активности, подходящие стилю вашей жизни: велосипед, плавание, гольф, танцы, теннис и прочее. Рекомендуется диета с низким содержанием соли и жира Уменьшая количество соли и жира в питании, вы снизите ваше артериальное давление, и, что более важно, снизите риск развития инсульта. Стремитесь к сбалансированному питанию с преобладанием фруктов, овощей, круп и умеренным количеством протеина ежедневно. Обратитесь к врачу, если у Вас есть проблемы с кровообращением. Инсульты могут быть связаны с проблемами, связанными с сердцем, артериями и венами, или кровью, текущей по ним. Врач может осмотреть вас на наличие этих проблем; Жировые депо, вызванные атеросклерозом или другими болезнями, могут нарушать кровоток по артериям, несущим кровь от сердца к мозгу. Эти артерии, расположенные на каждой стороне шеи, называются сонными и вертебральными. В случае блокады сосудов может возникнуть инсульт. При выраженной анемии и других болезнях взаимодействуйте с врачом для решения ваших проблем. Неправильное ведение этих болезней может привести к инсульту. Проблемы кровообращения обычно лечатся медикаментозно. Если ваш врач рекомендует вам аспирин, варфарин, дипиридамол или другие, принимайте их как вам предписывают. Иногда требуется оперативное вмешательство для коррекции проблем с кровообращением - таких, как блокада артерий. Если Вы отметили у себя следующие признаки нарушения мозгового кровообращения, немедленно обращайтесь за медицинской помощью: Внезапная слабость или потеря чувствительности на лице, руке или ноге, особенно, если это на одной стороне тела Внезапное нарушение зрения на один или оба глаза Трудность речи или понимания простых положений Головокружение, потеря равновесия или координации, особенно при сочетании с другими симптомами, такими как нарушенная речь, двоение в глазах, онемение, или слабость Внезапная, необъяснимая, интенсивная головная боль Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у специалиста.", "title": "Как предотвратить инсульт"}, {"id": 9005, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/articles/kogda-ne-khvataet-vozdukha-prichiny-odyshki.html", "text": "Почти каждому знакомо чувство нехватки воздуха при беге или подъеме по лестнице.  Но бывают случаи, когда одышка возникает при ходьбе лишь на несколько десятков метров или даже в состоянии покоя. Если в таких ситуациях стало тяжело дышать, значит, дело серьезное. Дыхание – естественный процесс, поэтому мы его и не замечаем. Зато сразу чувствуем, если с нашим дыханием что-то не так. Особенно когда, ни с того ни с сего, начинаем задыхаться. Головной мозг получает соответствующий сигнал, – и наше дыхание учащается, причем данный процесс не может контролироваться сознанием. Изменились его частота и ритм, продолжительность вдоха или выдоха – словом, вы чувствуете, что явно дышится как-то не так. Это и есть одышка. Виды одышки и методы лечения В большинстве случаев одышка связана с гипоксией – низким содержанием кислорода в организме или гипоксемией – низким содержанием кислорода в крови. Что и вызывает раздражение дыхательного центра в головном мозге. Итог – чувство нехватки воздуха, непроизвольно участившееся дыхание. Условно выделяют 3 вида одышки инспираторная одышка (трудно вдохнуть) – больше характерна для заболеваний сердца экспираторная одышка (трудно выдохнуть), – чаще всего возникает при бронхиальной астме из-за спазмов смешанная одышка (когда затруднен и вдох и выдох) – свойственна самым разным заболеваниям Самым главным методом борьбы с одышкой является лечение заболевания, которое явилось причиной его появления. Как только специалист выяснит причину, будет определен план эффективного лечения. Например, при ишемической болезни сердца и инфаркте миокарда часто применяется лечение таблетированными препаратами. При бронхиальной астме – регулярное лечение ингаляторами. Поскольку главной причиной одышки во многих случаях является низкое содержание кислорода в организме, одним из способов уменьшения одышки является кислородотерапия. Причины и способы лечения Чтобы определиться с причиной одышки, важно знать, как быстро она появилась. Она может возникнуть остро – в течение минут, часов, нескольких дней или постепенно – за несколько недель, месяцев или лет. Разберемся в основных причинах. Плохая физическая форма В принципе, в этом случае одышка – скорее нормальное явление, нежели повод для серьезного беспокойства. Физиологическая одышка появляется после того, как вы поднялись по лестнице или догоняли автобус. Включившиеся в работу мышцы изымают из крови кислород. Мозг пытается покрыть возникший кислородный дефицит, то есть заставляет нас дышать чаще. Такая одышка сама по себе не опасна, но если вы задыхаетесь даже после подъема на пару этажей, пора задуматься о своей физической форме. У физически активных и тренированных людей одышка возникает реже. Что предпринять для избавления от такой одышки? Нужны регулярные аэробные занятия, которые приводят к учащению дыхательного ритма и биения сердца. Если нет времени на спортзал, подойдут и прогулки быстрым шагом. Спускайтесь и поднимайтесь по лестнице в пределах 3–4 этажей. Паническая атака Как известно, сильное волнение, тревога, гнев и страх стимулируют выработку адреналина. Попадая в кровь, адреналин заставляет организм пропускать через легкие много воздуха, провоцируя гипервентиляцию. Поэтому при серьезных переживаниях усиливается сердечный ритм и появляется одышка. Что делать? Вызванная такими сильными эмоциями одышка в принципе безопасна для здоровья. Однако при серьезных панических атаках (а не просто в случае одышки от волнения) лучше обратиться к врачу. Сильная одышка во время паники может свидетельствовать о заболевании – например, вегетососудистой дистонии (ВСД). Анемия или малокровие Самая распространенная – железодефицитная анемия. Ионы железа насыщают кровь кислородом, играют важную роль в процессах кроветворения. При их нехватке развивается гипоксия и включается экстренный защитный механизм – одышка. Такое состояние характернее для женщин, хотя и у мужчин нередко встречается нехватка железа в организме. Наличие анемии диагностируется на основании данных клинического анализа крови. Что делать для избавления от анемии и заодно одышки? При значительно уменьшении уровня гемоглобина врач прописывает лечение железосодержащими препаратами. Их нужно принимать не менее двух месяцев и следить за правильностью питания. Железо отлично усваивается из печени и красного мяса, а вот из растительной пищи, например, гречки или гранатов, которые считаются панацеей от анемии – довольно плохо. Чтобы содержащееся в препарате или пище железо лучше усваивалось, назначается еще и прием витамина C. Ожирение Это уже не просто недостаточная тренированность, а серьезное заболевание, которое требует от человека больших усилий, чтобы поправить здоровье. При этом опасность представляет не внешний жир на бедрах или ягодицах, а внутренний, так как ожирение – это не просто косметический дефект. Слой жира окутывает легкие и сердце, не давая человеку нормально дышать. Кроме того, у полных людей сердце переносит повышенные нагрузки, так как ему нужно качать кровь в большую жировую подушку. Поэтому в важные органы поступает меньшее количество кислорода. Решение проблемы одно – избавляться от жира под присмотром врача. Нельзя начинать с усиленных тренировок в спортзале – высока вероятность потери сознания. Легочные заболевания Одышка, возникающая при заболеваниях дыхательных органов, бывает двух видов. Инспираторной – когда происходит затруднение вдоха в результате забивания бронхов слизью или при опухолях легких, и экспираторной – происходит затруднение выдоха в результате спазмов, возникающих при бронхиальной астме. Для определения причин легочной одышки придется провести обследование и лечение под присмотром специалиста. Ишемическая болезнь сердца В данном случае одышка проявляется чувством недостатка воздуха. Вообще, одышка является столь же типичным признаком ишемической болезни сердца, как и сжимающие боли в левой части грудной клетки. Что делать? Если одышка и сильные боли в грудной клетке появились у вас впервые – сразу вызывайте скорую помощь. У мужчин, особенно молодых, ишемическая болезнь сердца иногда проявляется первый раз инфарктом миокарда. При оказании первой помощи объем исследований обычно ограничен кардиограммой, а после этого решение относительно обследования и лечения принимает кардиолог. Застойная сердечная недостаточность Ранние признаки этого недуга уловить довольно сложно – обычно это делается при помощи специальных обследований. При застойной сердечной недостаточности одышка всегда сопровождается вынужденным положением больного. Она возникает у человека, лежащего на низкой подушке, и проходит, когда пациент принимает сидячую позу. К примеру, президент США Рузвельт спал в сидячем положении в кресле как раз по этой причине. Такая одышка возникает из-за повышения притока крови к сердцу в лежачем положении и переполнении сердечных камер. Лечение одышки при сердечной недостаточности является нелегкой задачей, однако опытные врачи-кардиологи и современные препараты порой творят чудеса. Сердечная астма или пароксизмальная одышка Такая резко возникающая одышка, перерастающая в удушье, зачастую появляется в ночное время. Одышка не проходит ни в сидячем, ни в стоячем положении. Человек становится бледным, в груди возникают влажные хрипы, начинают отекать легкие. Подобное состояние угрожает жизни больного, поэтому следует незамедлительно вызывать скорую помощь. Обычно оперативно проведенное лечение оказывается эффективным и устраняет приступ сердечной астмы. В таком случае пациенту нужно будет регулярно посещать кардиолога, поскольку лишь грамотное лечение сердечно-сосудистых заболеваний поддержит здоровье в нормальном состоянии. Тромбоэмболия легочной артерии Чуть ли не самой частой причиной одышки является тромбофлебит глубоких вен. При этом у человека не всегда появляются варикозно расширенные вены на поверхности кожи, которые давали бы звоночек обратиться к врачу. Коварство тромбофлебита глубоких вен в том, что первый эпизод протекает достаточно легко – нога слегка отекает, появляются боли и судороги в икроножной мышце – ощущения похожи всего лишь на растяжение, и к обследованию у врача никак не подталкивают. Проблема в том, что после этого в венах проблемной конечности возникают тромбы, которые могут переместиться в легочную артерию и перекрыть просвет в ней. А это, в свою очередь, приводит к отмиранию участка легкого – инфаркт-пневмонии. Признаками тромбоэмболии легочной артерии являются резко появившаяся на фоне нормального здоровья тяжелая одышка, колющие боли в груди, мучительный кашель. В особо тяжелых случаях у человека синеет лицо. Современные методы медицины эффективно лечат это тяжелое заболевание, однако до тромбоэмболии лучше не доводить, а вовремя обращаться за помощью к врачу при любых подозрениях на патологию вен нижних конечностей. Сигналами могут стать отеки, тяжесть в ногах и судороги в икроножных мышцах. Как видим, одышка появляется по многим причинам, начиная с требующих лишь некоторого изменения образа жизни и заканчивая теми, при которых понадобится серьезное лечение. К счастью, многие состояния могут быть предотвращены или существенно облегчены своевременным лечением легочных и сердечно-сосудистых заболеваний. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у кардиолога в клинике ЕМЦ.", "title": "Когда не хватает воздуха: причины одышки"}, {"id": 9203, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/articles/vsya-sereznost-golovnoy-boli.html", "text": "К сожалению, многие считают, что человек, у которого болит голова, не испытывает серьезных страданий — это просто маленькая боль, которая бывает, наверное, у каждого человека. В некоторых случаях головные боли действительно не причиняют серьезного страдания, однако часто они бывают очень интенсивны (особенно мигрени). Если человек никогда не испытывал сильную головную боль, то он не сможет объективно оценить степень страдания тех, у кого бывают приступы мигрени или тяжелые эпизоды головной боли напряжения. Точно так же, как люди, у которых были только ушибы конечностей, не смогут понять, что ощущает пострадавший с переломом кости. К сожалению, многие из тех, кто страдает головной болью, склонны доверять мнению окружающих, особенно если это мнение любимых и авторитетных для них людей, больше, чем собственным ощущениям. В результате возникает дополнительный дискомфорт, поскольку человеку кажется, что он преувеличивает собственные страдания. Иногда головная боль — это не просто повод отпроситься с работы или провести день в постели. Во многих случаях головная боль, особенно мигрени и кластерные головные боли, действительно дезадаптируют. Мигрень может сопровождаться тошнотой, рвотой, головокружением, нарушением зрения, повышенной чувствительностью к свету и звуку. Если, испытывая мигрень, ответственный работник продолжает трудиться, то очень часто выполненную им работу приходится переделывать, поскольку во время приступов снижается концентрация внимания и нарушается память, вследствие чего часто возникают ошибки. Те, кто испытывал кластерные головные боли (чаще ими страдают мужчины), говорят, что боль бывает хуже, чем при самых страшных пытках. Иногда люди буквально бьются головой об стену, чтобы прекратить мучения. К тому же если мужчина или женщина находятся под давлением так называемых социальных ролей (\"мать/отец\", \"бизнесмен\", \"супермен\"), то он/она могут испытывать чувство вины за то, что не могут в полной мере посвятить себя работе или выполнять родительские обязанности из-за такого \"пустяка\", как головная боль. Также распространено мнение о том, что если установлен диагноз мигрень или головная боль напряжения, следует просто принять этот факт и научиться жить с ним, поскольку лекарств от этого недуга еще не придумали. На самом же деле, существует огромное количество лекарственных и нелекарственных методов лечения, способных предотвратить или, по крайне мере, значительно облегчить головную боль. К сожалению, не все врачи знают о последних достижениях в области лечения головных болей. Многие доктора до сих пор уверены, что таким пациентам невозможно помочь. Отсюда отсутствие должного внимания к проблеме. \"Успокойтесь! У Вас нет ничего серьезного! У меня тоже часто болит голова, всё от стресса\", — нередко можно услышать заключение врача. Действительно, ничто не может излечить мужчину или женщину, если он/она предрасположены к головной боли (хотя у многих людей с возрастом бывают спонтанные ремиссии, т.е. исчезновение головной боли). В то же время существует множество способов, позволяющих снизить частоту, продолжительность и интенсивность головной боли, а также уменьшить её последствия. Никто из страдающих от головной боли не должен безропотно смиряться с проблемой! Она разрешима, нужно только найти хорошего врача и вместе с ним подобрать правильное лечение. В научных исследованиях, проведенных в последнее время, было показано, что у лиц, страдающих головной болью, существенно снижено качество жизни. Негативное влияние головной боли не ограничивается только коротким периодом самого приступа. У людей, страдающих от этого недуга, в большей степени, чем при других хронических нарушениях (сахарный диабет, артрит, депрессия, боль в спине), снижена удовлетворённость семейными, профессиональными и социальными аспектами жизни. Неврологи ЕМЦ готовы помочь справиться с головными болями, выяснив причину их возникновения и подобрав подходящее лечение. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией илт проконсультируйтесь со специалистом.", "title": "Вся серьезность головной боли"}], "services": [{"id": 6887, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-allergologa-pervichnaya/", "name": "Консультация аллерголога первичная", "price": "2660₽"}, {"id": 6599, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-gastroenterologa-terapevta-pervichnaya/", "name": "Консультация гастроэнтеролога, терапевта первичная", "price": "2540₽"}, {"id": 8283, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-zav-terapevticheskim-otdeleniem-po-napravleniyu-vrachey-emts/", "name": "Консультация зав. терапевтическим отделением (первичная)", "price": "2420₽"}, {"id": 6889, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-immunologa-pervichnaya/", "name": "Консультация иммунолога первичная", "price": "2660₽"}, {"id": 6899, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-kardiologa-terapevta-pervichnaya/", "name": "Консультация кардиолога, терапевта первичная", "price": "2540₽"}, {"id": 7812, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-nevrologa-pervichnaya/", "name": "Консультация невролога первичная", "price": "2660₽"}, {"id": 7807, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-neyropsikhologa-pervichnaya/", "name": "Консультация нейропсихолога первичная", "price": "3850₽"}, {"id": 7860, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-oftalmologa-pervichnaya-minimalnoe-obsledovanie/", "name": "Консультация офтальмолога первичная (минимальное обследование)", "price": "2060₽"}, {"id": 7847, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-oftalmologa-pervichnaya-rasshirennoe-obsledovanie/", "name": "Консультация офтальмолога первичная (расширенное обследование)", "price": "2660₽"}, {"id": 7857, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-oftalmologa-pervichnaya-priem-detey/", "name": "Консультация офтальмолога первичная - прием детей", "price": "1900₽"}, {"id": 6897, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-revmatologa-terapevta-pervichnaya/", "name": "Консультация ревматолога, терапевта первичная", "price": "2310₽"}, {"id": 8288, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-terapevta-pervichnaya/", "name": "Консультация терапевта первичная", "price": "2540₽"}, {"id": 8286, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-terapevta-pervichnaya-k-m-n/", "name": "Консультация терапевта первичная , к.м.н.", "price": "3100₽"}, {"id": 6884, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/pervichnaya-konsultatsiya-allergologa-priem-detey/", "name": "Первичная консультация аллерголога - прием детей", "price": "2310₽"}, {"id": 6597, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-gastroenterologa-pervichnaya-k-m-n/", "name": "Первичная консультация гастроэнтеролога кандидата медицинских наук Пинигиной П.Ю.", "price": "5060₽"}, {"id": 6591, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/pervichnaya-konsultatsiya-dietologa-gastroenterologa/", "name": "Первичная консультация диетолога, гастроэнтеролога", "price": "2540₽"}, {"id": 6882, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/pervichnaya-konsultatsiya-immunologa-priem-detey/", "name": "Первичная консультация иммунолога - прием детей", "price": "2310₽"}, {"id": 7804, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/pervichnaya-konsultatsiya-nevrologa-zhelomskoy-l-g/", "name": "Первичная консультация невролога Желомской Л.Г.", "price": "3500₽"}, {"id": 7851, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/pervichnaya-konsultatsiya-oftalmologa-minimalnoe-obsledovanie-priem-vracha-stazhera/", "name": "Первичная консультация офтальмолога (минимальное обследование) - прием врача-стажера", "price": "1650₽"}, {"id": 7850, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/pervichnaya-konsultatsiya-oftalmologa-rasshirennoe-obsledovanie-priem-vracha-stazhera/", "name": "Первичная консультация офтальмолога (расширенное обследование) - прием врача-стажера", "price": "2150₽"}, {"id": 7800, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/pervichnaya-konsultatsiya-nefrologa/", "name": "Первичная консультация терапевта, нефролога", "price": "2540₽"}, {"id": 7914, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/pervichnaya-konsultatsiya-terapevta-onkologa/", "name": "Первичная консультация терапевта, онколога", "price": "2540₽"}, {"id": 7848, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/zaklyuchenie-oftalmologa-pered-operativnym-sanatorno-kurotnym-i-drugimi-vidami-lecheniya-priem-vracha-stazhera/", "name": "Заключение офтальмолога перед оперативным, санаторно-куротным и другими видами лечения (прием врача-стажера)", "price": "1815₽"}, {"id": 7854, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/zaochnaya-konsultatsiya-oftalmologa-po-meditsinskoy-dokumentatsii/", "name": "Заочная консультация офтальмолога по медицинской документации", "price": "850₽"}, {"id": 6886, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-allergologa-povtornaya/", "name": "Консультация аллерголога повторная", "price": "2060₽"}, {"id": 6598, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-gastroenterologa-terapevta-povtornaya/", "name": "Консультация гастроэнтеролога, терапевта повторная", "price": "2050₽"}, {"id": 8266, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-zav-terapevticheskim-otdeleniem-povtornaya/", "name": "Консультация зав. терапевтическим отделением (повторная)", "price": "1980₽"}, {"id": 6888, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-immunologa-povtornaya/", "name": "Консультация иммунолога повторная", "price": "2060₽"}, {"id": 6880, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-immunologa-allergologa-vtoroe-mnenie/", "name": "Консультация иммунолога-аллерголога \"второе мнение\"", "price": "4235₽"}, {"id": 6898, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-kardiologa-terapevta-povtornaya/", "name": "Консультация кардиолога, терапевта повторная", "price": "2050₽"}, {"id": 7811, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-nevrologa-povtornaya/", "name": "Консультация невролога повторная", "price": "2180₽"}, {"id": 7783, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-neyropsikhologa-povtornaya/", "name": "Консультация нейропсихолога повторная", "price": "3300₽"}, {"id": 7846, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-oftalmologa-povtornaya/", "name": "Консультация офтальмолога повторная", "price": "2060₽"}, {"id": 7856, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-oftalmologa-povtornaya-priem-detey/", "name": "Консультация офтальмолога повторная - прием детей", "price": "1570₽"}, {"id": 6896, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-revmatologa-terapevta-povtornaya/", "name": "Консультация ревматолога, терапевта повторная", "price": "1870₽"}, {"id": 8272, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-terapevta-vtoroe-mnenie/", "name": "Консультация терапевта \"второе мнение\"", "price": "4235₽"}, {"id": 8287, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-terapevta-povtornaya/", "name": "Консультация терапевта повторная", "price": "2050₽"}, {"id": 8285, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-terapevta-povtornaya-k-m-n/", "name": "Консультация терапевта повторная , к.м.н.", "price": "2800₽"}, {"id": 6885, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/osmotr-allergologa-immunologa-s-oformleniem-zaklyucheniya-o-sostoyanii-zdorovya/", "name": "Осмотр аллерголога-иммунолога с оформлением заключения о состоянии здоровья", "price": "2660₽"}, {"id": 6595, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/osmotr-gastroenterologa-terapevta-s-oformleniem-zaklyucheniya-o-sostoyanii-zdorovya/", "name": "Осмотр гастроэнтеролога, терапевта с оформлением заключения о состоянии здоровья", "price": "2540₽"}, {"id": 7876, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/osmotr-glaznogo-dna-gonioskopom/", "name": "Осмотр глазного дна гониоскопом", "price": "600₽"}, {"id": 6895, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/osmotr-kardiologa-revmatologa-s-oformleniem-zaklyucheniya-o-sostoyanii-zdorovya/", "name": "Осмотр кардиолога, ревматолога с оформлением заключения о состоянии здоровья", "price": "2540₽"}, {"id": 8255, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/osmotr-nevrologa-transportnaya-komissiya/", "name": "Осмотр невролога (транспортная комиссия)", "price": "55₽"}, {"id": 7810, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/osmotr-nevrologa-pered-provedeniem-kompleksa-protsedur/", "name": "Осмотр невролога перед проведением комплекса процедур", "price": "1100₽"}, {"id": 7813, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/osmotr-nevrologa-s-oformleniem-zaklyucheniya-o-sostoyanii-zdorovya/", "name": "Осмотр невролога с оформлением заключения о состоянии здоровья", "price": "2660₽"}, {"id": 7858, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/osmotr-oftalmologa-s-vydachey-zaklyucheniya-o-sostoyanii-zdorovya/", "name": "Осмотр офтальмолога с выдачей заключения о состоянии здоровья", "price": "2660₽"}, {"id": 7852, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/osmotr-oftalmologa-s-vydachey-zaklyucheniya-o-sostoyanii-zdorovya-priem-vracha-stazhera/", "name": "Осмотр офтальмолога с выдачей заключения о состоянии здоровья (прием врача-стажера)", "price": "2150₽"}, {"id": 7861, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/osmotr-pered-kompleksom-protsedur-oftalmolog/", "name": "Осмотр перед комплексом процедур (офтальмолог)", "price": "1100₽"}, {"id": 8279, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/osmotr-terapevta-pered-poseshcheniem-basseyna-sportivnykh-zalov/", "name": "Осмотр терапевта (педиатра) перед посещением бассейна", "price": "725₽"}, {"id": 8260, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/osmotr-terapevta-transportnaya-komissi-bez-psikhiatra-i-narkologa-/", "name": "Осмотр терапевта (транспортная комисси) без психиатра и нарколога", "price": "935₽"}, {"id": 8259, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/osmotr-terapevta-transportnaya-komissiya/", "name": "Осмотр терапевта (транспортная комиссия)", "price": "715₽"}, {"id": 8284, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/osmotr-terapevta-pered-provedeniem-kompleksa-protsedur/", "name": "Осмотр терапевта перед проведением комплекса процедур", "price": "1100₽"}, {"id": 8289, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/osmotr-terapevta-s-oformleniem-zaklyucheniya-o-sostoyanii-zdorovya/", "name": "Осмотр терапевта с оформлением заключения о состоянии здоровья", "price": "2540₽"}, {"id": 8280, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/osmotr-nefrologa-s-oformleniem-zaklyucheniya-o-sostoyanii-zdorovya/", "name": "ОСМОТР терапевта, нефролога с оформлением заключения о состоянии здоровья", "price": "2540₽"}, {"id": 6883, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/povtornaya-konsultatsiya-allergologa-priem-detey/", "name": "Повторная консультация аллерголога - прием детей", "price": "1760₽"}, {"id": 6596, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/konsultatsiya-gastroenterologa-povtornaya-k-m-n/", "name": "Повторная консультация гастроэнтеролога кандидата медицинских наук Пинигиной П.Ю.", "price": "4400₽"}, {"id": 6590, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/povtornaya-konsultatsiya-dietologa-gastroenterologa/", "name": "Повторная консультация диетолога, гастроэнтеролога", "price": "2050₽"}, {"id": 6881, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/povtornaya-konsultatsiya-immunologa-priem-detey/", "name": "Повторная консультация иммунолога - прием детей", "price": "1760₽"}, {"id": 7803, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/povtornaya-konsultatsiya-nevrologa-zhepomskoy-l-g/", "name": "Повторная консультация невролога Жепомской Л.Г.", "price": "3000₽"}, {"id": 7849, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/povtornaya-konsultatsiya-oftalmologa-priem-vracha-stazhera/", "name": "Повторная консультация офтальмолога (прием врача-стажера)", "price": "1650₽"}, {"id": 8281, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/povtornaya-konsultatsiya-nefrologa/", "name": "Повторная консультация терапевта, нефролога", "price": "2060₽"}, {"id": 7913, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/povtornaya-konsultatsiya-terapevta-onkologa/", "name": "Повторная консультация терапевта, онколога", "price": "2050₽"}, {"id": 7862, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/service/profosmotr-u-oftalmologa/", "name": "Профосмотр у офтальмолога", "price": "1090₽"}], "specialists": [{"id": 5820, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/doctor/akulova-darya-aleksandrovna/", "name": "Акулова Дарья Александровна", "photo": "https://www.ekamedcenter.ru/upload/resize_cache/iblock/ff2/800_800_1/ff20ba6e30ee9c29ed4aaed83bbbcce3.jpg", "description": "Директор частной медицинской клиники \"Екатеринбургский Медицинский Центр\", врач терапевт, кандидат медицинских наук."}, {"id": 5821, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/doctor/akulova-irina-sergeevna/", "name": "Акулова Ирина Сергеевна", "order": "https://booking.medflex.ru/?user=1d1fb7d3baf3c0557bc11b33311746a4&employeeId=97026", "photo": "https://www.ekamedcenter.ru/upload/resize_cache/iblock/adb/800_800_1/adb2116392f1913b0b9c96f99b467ef2.png", "description": "Врач терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, нефролог, врач функциональной диагностики"}, {"id": 5829, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/doctor/beloglazova-lyubov-nikolaevna/", "name": "Белоглазова Любовь Николаевна", "order": "https://booking.medflex.ru/?user=1d1fb7d3baf3c0557bc11b33311746a4&employeeId=732994&source=4", "photo": "https://www.ekamedcenter.ru/upload/resize_cache/iblock/83b/800_800_1/83ba1ec3a883bab878f330c15d533dd3.jpeg", "description": "Врач терапевт высшей категории, гастроэнтеролог, кардиолог"}, {"id": 5835, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/doctor/efimova-natalya-valentinovna/", "name": "Ефимова Наталья Валентиновна", "order": "https://booking.medflex.ru/?user=1d1fb7d3baf3c0557bc11b33311746a4&employeeId=96792", "photo": "https://www.ekamedcenter.ru/upload/iblock/a43/a43ded391cbe01fc57ea66ca590daad9.jpeg", "description": "Врач невролог высшей категории"}, {"id": 5841, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/doctor/isaeva-veronika-aleksandrovna/", "name": "Исаева Вероника Александровна", "order": "https://booking.medflex.ru?user=1d1fb7d3baf3c0557bc11b33311746a4&employeeId=1104058&source=4", "photo": "https://www.ekamedcenter.ru/upload/resize_cache/iblock/062/800_800_1/0628fa33505f3e9d3139611df6805146.png", "description": "Врач педиатр, терапевт, иммунолог-аллерголог"}, {"id": 5845, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/doctor/ivanova-alena-andreevna/", "name": "Иванова Алена Андреевна", "order": "https://booking.medflex.ru?user=1d1fb7d3baf3c0557bc11b33311746a4&employeeId=909396&source=4", "photo": "https://www.ekamedcenter.ru/upload/resize_cache/iblock/f37/800_800_1/f377e05bb6a5fd03e06445f30a2e8aba.png", "description": "Врач невролог"}, {"id": 5855, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/doctor/korda-lyubov-vasilevna/", "name": "Корда Любовь Васильевна", "order": "https://booking.medflex.ru/?user=1d1fb7d3baf3c0557bc11b33311746a4&employeeId=97017", "photo": "https://www.ekamedcenter.ru/upload/resize_cache/iblock/73f/800_800_1/73f89b3f2a765d9dcb09e709005e4c38.png", "description": "Врач терапевт, иммунолог-аллерголог, детский иммунолог-аллерголог"}, {"id": 5871, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/doctor/panova-ekaterina-viktorovna/", "name": "Панова Екатерина Викторовна", "order": "https://booking.medflex.ru/?user=1d1fb7d3baf3c0557bc11b33311746a4&employeeId=61657&source=4", "photo": "https://www.ekamedcenter.ru/upload/resize_cache/iblock/cf7/800_800_1/cf7d522dec103fcb52229d3857e1448a.png", "description": "Врач терапевт"}, {"id": 5872, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/doctor/pereverzev-sergey-vasilevich/", "name": "Переверзев Сергей Васильевич", "order": "https://booking.medflex.ru?user=1d1fb7d3baf3c0557bc11b33311746a4&employeeId=1287590&source=4", "photo": "https://www.ekamedcenter.ru/upload/resize_cache/iblock/762/800_800_1/762428c79b556a53a1e2860455e35627.png", "description": "Врач терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики"}, {"id": 5873, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/doctor/pervushina-marina-nikolaevna/", "name": "Первушина Марина Николаевна", "order": "https://booking.medflex.ru/?user=1d1fb7d3baf3c0557bc11b33311746a4&employeeId=97016", "photo": "https://www.ekamedcenter.ru/upload/resize_cache/iblock/bb7/800_800_1/bb7d1a9b1dcd83e1155ef348a70e14f9.png", "description": "Врач терапевт"}, {"id": 5875, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/doctor/pinigina-polina-yurevna/", "name": "Пинигина Полина Юрьевна", "order": "https://booking.medflex.ru/?user=1d1fb7d3baf3c0557bc11b33311746a4&employeeId=97018", "photo": "https://www.ekamedcenter.ru/upload/resize_cache/iblock/fe5/800_800_1/fe50da38e72677ab3d6b9811faa45b93.png", "description": "Врач гастроэнтеролог высшей категории, терапевт, кандидат медицинских наук, главный врач ЕМЦ"}, {"id": 5885, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/doctor/sharafutdinova-alina-irekovna/", "name": "Шарафутдинова Алина Ирековна", "order": "https://booking.medflex.ru?user=1d1fb7d3baf3c0557bc11b33311746a4&employeeId=1316901&source=4", "photo": "https://www.ekamedcenter.ru/upload/resize_cache/iblock/4e3/800_800_1/4e3a0c7c0347ba2c6944d45e9708dddd.png", "description": "Врач терапевт"}, {"id": 5894, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/doctor/timofti-anastasiya-gennadevna/", "name": "Тимофти Анастасия Геннадьевна", "order": "https://booking.medflex.ru?user=1d1fb7d3baf3c0557bc11b33311746a4&employeeId=1266438&source=4", "photo": "https://www.ekamedcenter.ru/upload/resize_cache/iblock/fc7/800_800_1/fc70224514de4a4c15ce078cb3f33ffc.png", "description": "Врач терапевт, врач офтальмолог-стажер"}, {"id": 5898, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/doctor/zhelomskaya-lyudmila-geraldovna/", "name": "Желомская Людмила Геральдовна", "order": "https://booking.medflex.ru/?user=1d1fb7d3baf3c0557bc11b33311746a4&employeeId=231688", "photo": "https://www.ekamedcenter.ru/upload/iblock/dc4/dc4fd641f17145732c1e3650874dedd3.jpg", "description": "Врач невролог высшей категории, рефлексотерапевт, нейропсихолог"}], "specializations": [{"id": 5908, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/uslugi/terapiya/", "foto": "https://www.ekamedcenter.ru/upload/iblock/9b4/9b400aa6b554c1bea53d7210b98db38d.jpg", "name": "Терапия"}, {"id": 5925, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/uslugi/nevrologiya/", "foto": "https://www.ekamedcenter.ru/upload/iblock/147/147687e4f87976b5dfc61fa240b136b8.png", "name": "Невролог"}, {"id": 5926, "url": "https://www.ekamedcenter.ru/uslugi/kardiologiya/", "foto": "https://www.ekamedcenter.ru/upload/iblock/188/188637d45be6538460d9f4f24ccd78c0.png", "name": "Кардиология"}]}